LIBRARY	 LFNXLAT

DESCRIPTION 'Win386 LFNXLAT Device (h#s 12/02)'

EXETYPE	 DEV386

SEGMENTS
	_LTEXT PRELOAD NONDISCARDABLE
	_LDATA PRELOAD NONDISCARDABLE
	_ITEXT CLASS 'ICODE' DISCARDABLE
	_IDATA CLASS 'ICODE' DISCARDABLE
	_TEXT  CLASS 'PCODE' NONDISCARDABLE
	_DATA  CLASS 'PCODE' NONDISCARDABLE

EXPORTS
	LFNXLAT_DDB	@1
